Title: PSI Physique-Chimie / Conversion de puissance 1 / Puissance électrique en régime sinusoïdal

Valeur moyenne

Valeur moyenne de

Valeur efficace

Valeur efficace de

Puissance moyenne reçue par un condensateur

Puissance moyenne reçue par une bobine

Puissance moyenne reçue par une résistor

Réactance

Admittance

Puissance reçue par un dipôle en régime sinusoïdal