Title: PSI Physique-Chimie / Électromagnétisme 4 / Milieux ferromagnétiques

Moment magnétique d'une spire

Quantification du moment magnétique atomique

Q: Aimantation
A: C'est le moment magnétique par unité de volume

Q: Courants liés
A: Courants qui, s'ils existaient, donneraient lieu à la même aimantation

Q: l'excitation magnétique
A: \flashcard{Équation de Maxwell-Ampère dans un milieu magnétique}{ } \colle{Définir l'aimantation, les courants liés et l'excitation magnétique et établir l'équation de Maxwell-Ampère valable dans les milieux magnétique.} Les sources de l’excitation magnétique sont donc les courants électriques libres. Les sources du champ magnétique sont les courants électriques libres et l’aimantation.

Q: Matériau ferromagnétique dur
A: Cycle d'hystérésis large, grande aimantation rémanente et un grand champ magnétique rémanent. Exemples : fer, aliages au néodyne

Q: Matériau ferromagnétique doux
A: Cycle d'hystérésis étroit, faible aimantation rémanente et un faible champ magnétique rémanent. Exemples : ferrite

Q: Conditions auxquelles
A: Matériau doux, hors saturation.