Title: PSI Physique-Chimie / Électronique 1 / Stabilité des systèmes linéaires

Q: À quoi correspondent , et dans le domaine fréquenciel (ou de Fourier) ?
A: , et

Q: À quoi correspondent , et dans le domaine de Laplace ?
A: , et

Q: À quoi correspondent , et dans le domaine temporel ?
A: , et

Q: Critère de stabilité d'un système d'ordre 1
A: Le système est stable si les 2 coefficients du dénominateur sont de même signe.

Q: Critère de stabilité d'un système d'ordre 2
A: Le système est stable si les 3 coefficients du dénominateur sont de même signe.