Title: PSI Physique-Chimie / Électronique 2 / Rétroaction

Q: Modèle de l'ALI
A: Résistance d'entrée infinie, résistance de sortie nulle, fonction de transfert du premier ordre en régime linéaire , exixtance d'une saturation de la tension de sortie.

Q: Ordre de grandeur du gain statique et du temps de réponse d'un ALI
A: , .

Q: Limites du modèle de l'ALI
A: Vitesse de balayage, saturation du courant de sortie.

Q: Lien entre la nature de la rétroaction et la stabilité
A: Une rétroaction négative suggère un fonctionnement stable. Une rétroaction positive ou une absence de rétroaction suggère un fonctionnement instable.

Comment étudier un montage avec ALI stable

Q: Comment étudier un montage avec ALI instable
A: Si alors ; si alors .