Title: Bilans macroscopiques

Premier principe industriel

Premier principe industriel en termes de puissance

Second principe de la thermodynamique pour un système ouvert

Q: Relation de Bernoulli
A: La quantité est constante le long de chaque ligne de courant.

Q: Hypothèses de la relation de Bernoulli
A: L’écoulement est Parfait, Stationnaire, Incompressible et Homogène.

PDF formulé sous forme de conservation de quantité de mouvement

TMC formulé sous forme de conservation du moment cinétique