Title: Conversion de puissance 1 : Puissance électrique en régime sinusoïdal

Valeur moyenne

Valeur moyenne d’un signal sinusoïdal

Valeur efficace

Valeur efficace d’un signal sinusoïdal

Puissance moyenne reçue par un condensateur

Puissance moyenne reçue par une bobine

Puissance moyenne reçue par une résistor

Réactance

Admittance

Q: Unité de l’admittance
A: Siemens (

Puissance reçue par un dipôle en régime sinusoïdal