Title: Conversion de puissance 3 : Conversion électro-magnéto-mécanique

Q: Sens de la force électromagnétique.
A: La force électromagnétique est toujours attractive. La force électromagnétique tend à diminuer le volume des entrefers.

Q: Induit et inducteur de la machine synchrone
A: L’induit désigne les circuits statoriques, l’inducteur désigne le circuit rotorique.

Q: Condition à laquelle le couple électromagnétique moyen d’une machine synchrone est non nul.
A: La condition de synchronisme .

Q: Modèle électrique équivalent d’un moteur synchrone.
A: Une résistance, une bobine et une force contre-électromotrice en série. La force contre-électromotrice est en convention récepteur.

Q: Angle de pilotage
A: Angle où est l’angle entre le champ glissant et le champ rotorique.

Q: Inducteur et induit d’une machine à courant continu
A: L’induit désigne le circuit rotorique. L’inducteur désigne le circuit statorique.

Q: Rôle du système balais-collecteur
A: Alimenter le circuit rotorique formant un angle avec le stator afin d’assurer la condition de synchronisme et maximiser le couple électromagnétique.

Couple électromagnétique pour une machine à courant continu

Force contre-électromotrice pour une machine à courant continu

Q: Modèle équivalent de l’induit d’un moteur à courant continu
A: Résistance, bobine et force contre-électromotrice, le tout en convention récepteur.

Q: Modèle équivalent de l’induit d’une dynamo
A: Résistance, bobine et force électromotrice, le tout en convention générateur.